<template>
  <div>
    <div class="row justify-content-center">
      <div class="col-12 col-sm-12 col-md-9 pt-3">
        <p><strong>Mindboost ist ein Angebot des Fraunhofer-Instituts f&uuml;r Bauphysik IBP</strong></p>
        <p>Das</p>
        <p>Fraunhofer-Institut f&uuml;r Bauphysik IBP<br /> Nobelstr. 12<br /> 70569 Stuttgart</p>
        <p>ist eine rechtlich nicht selbstst&auml;ndige Einrichtung der</p>
        <p>Fraunhofer-Gesellschaft&nbsp;zur F&ouml;rderung der angewandten Forschung e.V.<br /> Hansastra&szlig;e 27 c<br /> 80686 M&uuml;nchen</p>
        <p>Internet: www.fraunhofer.de<br /> E-Mail: info(at)zv.fraunhofer.de</p>
        <p><strong>Verantwortlicher Redakteur:</strong></p>
        <p>Benjamin M&uuml;ller</p>
        <p>Hinweis: Bei allgemeinen Fragen zum Institut, wenden Sie sich bitte an die unter Kontakt angegebenen Ansprechpartner.</p>
        <p><strong>Ihr Ansprechpartner: Benjamin M&uuml;ller</strong></p>
        <p>Umsatzsteuer-Identifikationsnummer gem&auml;&szlig; &sect; 27 a<br /> Umsatzsteuergesetz: DE 129515865</p>
        <p>Registergericht<br /> Amtsgericht M&uuml;nchen</p>
        <p>Eingetragener Verein<br /> Register-Nr. VR 4461</p>
        <p>Vorstand<br /> Prof. Dr.-Ing. Reimund Neugebauer | Pr&auml;sident<br /> Prof. Dr. Alexander Kurz | Mitglied des Vorstands<br /> Prof. Dr. Axel M&uuml;ller-Groeling | Mitglied des Vorstands<br /> Ass. jur. Elisabeth Ewen | Mitglied des Vorstands<br /> Dr. Sandra Krey | Mitglied des Vorstands</p>
        <p>Nutzungsrechte<br /> &copy; Fraunhofer-Gesellschaft e.V., M&uuml;nchen<br /> Alle Rechte vorbehalten.</p>
        <p>Die Urheberrechte dieser Webseite liegen vollst&auml;ndig bei der Fraunhofer-Gesellschaft.</p>
        <p>Ein Download oder Ausdruck dieser Ver&ouml;ffentlichungen ist ausschlie&szlig;lich f&uuml;r den pers&ouml;nlichen Gebrauch gestattet. Alle dar&uuml;ber hinaus gehenden Verwendungen, insbesondere die kommerzielle Nutzung und Verbreitung, sind grunds&auml;tzlich nicht gestattet und bed&uuml;rfen der schriftlichen Genehmigung.</p>
        <p>Ein Download oder Ausdruck ist dar&uuml;ber hinaus lediglich zum Zweck der Berichterstattung &uuml;ber die Fraunhofer-Gesellschaft und ihrer Institute nach Ma&szlig;gabe untenstehender Nutzungsbedingungen gestattet:</p>
        <p>Grafische Ver&auml;nderungen an Bildmotiven &ndash; au&szlig;er zum Freistellen des Hauptmotivs &ndash; sind nicht gestattet. Es ist stets die Quellenangabe und &Uuml;bersendung von zwei kostenlosen Belegexemplaren an die oben genannte Adresse erforderlich. Die Verwendung ist honorarfrei.</p>
        <p><strong>Haftungshinweis</strong></p>
        <p>Wir &uuml;bernehmen keine Haftung f&uuml;r die Inhalte externer Links. F&uuml;r den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschlie&szlig;lich deren Betreiber verantwortlich.</p>
        <p>Wir sind bem&uuml;ht, das Webangebot stets aktuell und inhaltlich richtig sowie vollst&auml;ndig anzubieten. Dennoch ist das Auftreten von Fehlern nicht v&ouml;llig auszuschlie&szlig;en. Das Fraunhofer-Institut bzw. die Fraunhofer-Gesellschaft &uuml;bernimmt keine Haftung f&uuml;r die Aktualit&auml;t, die inhaltliche Richtigkeit sowie f&uuml;r die Vollst&auml;ndigkeit der in ihrem Webangebot eingestellten Informationen. Dies bezieht sich auf eventuelle Sch&auml;den materieller oder ideeller Art Dritter, die durch die Nutzung dieses Webangebotes verursacht wurden.</p>
        <p>Gesch&uuml;tzte Marken und Namen, Bilder und Texte werden auf unseren Seiten in der Regel nicht als solche kenntlich gemacht. Das Fehlen einer solchen Kennzeichnung bedeutet jedoch nicht, dass es sich um einen freien Namen, ein freies Bild oder einen freien Text im Sinne des Markenzeichenrechts handelt.</p>
        <p>&nbsp;</p>
      </div>
    </div>
  </div>
</template>

<script>
export default {
  name:'SettingPage',
}
</script>

<style>

</style>